# Экзаменационные вопросы по дисциплине «Металлорежущие станки»

Жданович В.В.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ СТАНКИ»


(для гр. 527-ТО)

Сформулируйте основные понятия: технологическое оборудование, технологическая оснастка, металлорежущий станок. Классифицируйте металлорежущие станки и опишите принцип обозначения моделей станков [2, с. 5…6], [3, с. 5…7], [4, с. 5…6].

Опишите структуру металлорежущего станка (основные узлы, их назначение, общая характеристика) [1, с. 11…13], [3, с. 84…88], [4, с. 22…24].

Опишите основные размеры, характеризующие станки различных типов. Объясните принцип и цель разделения однотипных станков на размерные ряды.

Опишите классификацию движений в станках и их назначение. Запишите размерности движений в станках разных типов [2, с. 8…9], [3, с. 11…14], [4, с. 6…8].

Назовите и опишите основные технико-экономические показатели качества станков [3, с. 8...10].

Назовите критерии выбора станков для обработки конкретной детали.

Объясните сущность и назначение рядов частот вращения и подач в станках. Опишите методы бесступенчатого регулирования скоростей главного движения и подачи. [3, с. 24...31], [5, с. 15...21, 41...42].

Назовите корпусные детали и направляющие станков: классифицируйте, дайте их краткую характеристику [1, с. 7…11], [3, с. 24…26, 46…57].

Назовите передачи вращательного движения, применяемые в станках. Дайте их краткую характеристику, запишите их передаточные отношения и условные обозначения на кинематических схемах [3, с. 14…21], [4, с. 8…15].

Назовите механизмы приводов прямолинейного движения. Объясните принцип их действия, особенности конструкций, дайте краткую характеристику. Опишите особенности их кинематического расчета [3, с. 46…48], [4, с. 42…44, 56…57].

Назовите механизмы периодического (прерывистого) движения. Объясните принцип их действия, особенности конструкций, дайте краткую характеристику. Опишите особенности их кинематического расчета [3, с. 49…50], [4, с. 45…47].

Опишите планетарные передачи (дифференциальные механизмы). Объясните принцип их действия, особенности конструкций, дайте краткую характеристику [4, с. 52…55].

Дайте определение шпинделя станка. Назовите назначение шпинделей и требования, предъявляемые к ним. Сделайте эскизы конструкции присоединительных поверхностей шпинделей (концов шпинделей).

Назовите опоры шпинделей и валов: классифицируйте их по особенностям конструкции, дайте их краткую характеристику. Назовите требования к ним.

Назовите цель и сущность кинематической настройки станков. Назовите и опишите органы кинематической настройки станков, дайте им краткую характеристику [конспект 1].

Опишите методику вывода формулы настройки органа кинематической настройки (на примере какой-либо кинематической схемы) [конспект 1].

Назовите механизмы управления движениями. Опишите особенности их конструкций. Дайте им краткую характеристику [3, с. 52…57], [4, с. 47…52, 55…59].

Назовите муфты, применяемые в станках. Объясните принцип их действия, особенности конструкций, дайте краткую характеристику [3, с. 39…40], [4, с. 47…51].

Дайте понятие блокировочного устройства. Опишите назначение, особенности конструкций блокировочных устройств. Приведите примеры использования блокировочных устройств в станках.

Назовите назначение приводов станков. Классифицируйте их, назовите основные требования к приводам. Дайте им краткую характеристику [конспект 2].

Изложите общие понятия о программном управлении оборудованием. Опишите классификацию станков с ПУ. Опишите особенности обозначения моделей станков с ЧПУ [2, с. 13…16, 21…23], [3, с. 59…66], [4, с. 342…343], [5, с. 7, 30…53].

Опишите классификацию систем ЧПУ. Назовите их преимущества и недостатки. Объясните, в станках каких типов используются названные СЧПУ [2, с. 32…38], [3, с. 62.,. 66], [4, с. 343…346].

Опишите оси координат в станках с ЧПУ. Составьте структуру управляющей программы. Объясните понятия абсолютной и относительной системы отсчета перемещений рабочих органов станков с ЧПУ. [1, с. 62…63], [2, с. 38…39], [3, с. 66], [4, с. 351], [5, с. 8…16].

Опишите направляющие качения, соединения с коническими кольцами, сильфонные муфты. Назовите их назначение и особенности конструкций [1, с. 11.,. 14], [3, с. 47, 86…88].

Опишите назначение приводов станков с ЧПУ и их классификацию. Назовите требования, предъявляемые к различным приводам станков с ЧПУ. Объясните принцип действия приводов станков с ЧПУ.

Объясните сущность передачи винт-гайка качения, дайте ей краткую характеристику. Опишите назначение, особенности конструкции и регулирования ВГК [конспект по практической работе].

Опишите назначение и область применения токарно-винторезного станка 16К20. Нарисуйте компоновочную схему станка: назовите его основные узлы и их назначение, движения. Опишите особенности кинематики станка 16К20 [4, с. 117…130].

Опишите методы обработки конусов, фасонных поверхностей и резьб на токарно-винторезных станках [3, с. 99...100], [5, с. 126...127].

Назовите и опишите назначение и область применения лобовых и карусельных токарных станков. Нарисуйте компоновочные схемы станков: назовите их основные узлы и их назначение, движения [2, с. 40...51], [3, c.105...109], [5, с. 143...144].

Опишите назначение токарно-карусельного станка 1512. Нарисуйте компоновочную схему станка: назовите его основные узлы и их назначение, движения. Назовите виды выполняемых работ. Опишите особенности кинематики станка [3, с. 105...109], [5, с. 144...148].

Назовите и опишите назначение и классификацию токарно-револьверных станков. Объясните область их применения, преимущества и недостатки. [2, с. 50...51], [3, с. 105, 109...115], [5, с. 149...151].

Объясните понятия токарных полуавтоматов и автоматов. Классифицируйте эти станки. Назовите область применения различных типов этих станков.

Опишите назначение и общее устройство механизма подачи и зажима прутка токарно-револьверных автоматов. Опишите цикл работы механизма.

Опишите назначение и общее устройство однооборотной самовыключающейся муфты токарно-револьверного автомата. Опишите цикл работы механизма.

Опишите назначение и общее устройство револьверного суппорта токарно-револьверного автомата. Опишите цикл работы револьверного суппорта и общее устройство [3, с. 113...115], [5, с. 177...178].

Опишите назначение и область применения токарно-револьверного автомата 1Б140 (1Б136). Нарисуйте компоновочную схему станка: назовите его основные узлы и их назначение, движения. Опишите особенности кинематики станка 1Б140 [3, с. 127…133], [4, с. 169…187].

Опишите назначение и область применения многошпиндельных токарных полуавтоматов и автоматов, классифицируйте их. Объясните принцип работы полуавтоматов последовательного и параллельного действия.

Опишите назначение и область применения вертикальных многошпиндельных токарных полуавтоматов. Опишите компоновки станков, общее устройство и цикл работы [4, с. 195…200].

Опишите назначение и область применения вертикально-сверлильного станка 2Н135. Опишите особенности закрепления инструментов в шпинделе станка. Опишите компоновку, кинематику станка, механизм включения подач [3, с. 141], [4, с. 201].

Опишите назначение и область применения радиально-сверлильного станка 2554 (2М55). Нарисуйте компоновочную схему станка: назовите его основные узлы и их назначение, движения. Опишите особенности кинематики станка [4, с. 204…205].

Опишите назначение и классификацию расточных станков. Назовите область применения каждого типа расточных станков. Нарисуйте компоновочную схему станка: назовите его основные узлы и их назначение, движения [3, с. 141, 150…159], [4, с. 207…219].

Опишите назначение, область применения и классификацию фрезерных станков. Опишите особенности установки инструмента и приспособлений на фрезерных станках [3, с. 159], [4, с. 220…231].

Опишите назначение и область применения станка 6Р82Ш. Нарисуйте компоновочную схему станка: назовите его основные узлы и их назначение, движения. Опишите особенности кинематики станка [3, с. 160…164], [4, с. 222…226].

Опишите назначение и классификацию делительных головок. Объясните устройство делительных головок. Назовите и опишите способы наладки УДГ (непосредственное, простое и дифференциальное деление).

Опишите особенности расчёта и наладки универсальной делительной головки на фрезерование винтовых канавок с заданным шагом (на конкретном примере).

Опишите назначение и область применения станка ГФ2171. Нарисуйте компоновочную схему станка: назовите его основные узлы и их назначение, движения. Опишите особенности кинематики станка [2, с. 141…147], [4, с. 366.,. 369].

Опишите назначение, область применения и классификацию многоцелевых станков. Нарисуйте основные компоновочные схемы многоцелевых станков. Назовите системы ЧПУ, используемые в многоцелевых станках [1, с. 145…151], [2, с. 150…152], [4, с. 369…374].

Опишите особенности конструкций устройств автоматической смены инструмента в многоцелевых станках. Расскажите о способах кодирования инструментальных наладок [2, с. 153…157], [3, с. 174…175], [5, с. 15…30].

Опишите назначение и область применения станков ИР500МФ4, ИР800МФ4. Нарисуйте компоновочные схемы станков: назовите основные узлы и их назначение, движения [1, с. 167…180].

Опишите назначение, область применения и классификацию строгальных станков. Нарисуйте компоновочные схемы станков: назовите основные узлы и их назначение, движения [2, с. 176…180], [3, с. 180…192], [4, с. 247…259].

Опишите назначение и область применения поперечно-строгального станка 7Е35. Нарисуйте компоновочную схему станка: назовите его основные узлы и их назначение, движения. Опишите особенности кинематики станка.

Опишите назначение, область применения и классификацию протяжных станков. Нарисуйте компоновочные схемы станков: назовите основные узлы и их назначение [2, с. 181…184], [3, с. 189…192], [4, с. 253…259].

Опишите назначение, область применения и классификацию шлифовальных станков. Опишите с эскизами схемы движений в шлифовальных станках. Расскажите о правке и балансировке шлифовальных кругов. [2, с. 184…185], [3, с. 193…211], [4, с. 260…277].

Опишите назначение, область применения и классификацию зубообрабатывающих станков. Опишите методы нарезания зубчатых колес: копирования, обката [2, с. 209…210], [3, с. 211…213], [4, с, 283…284].

Опишите назначение и область применения зубодолбежных станков. Нарисуйте компоновочную схему станка 5122: назовите его основные узлы и их назначение, движения. Опишите особенности расчёта и наладки станка на обработку зубчатого колеса (на конкретном примере) [2, с. 210…214], [3, с. 214…219], [4, с. 284…289].

Опишите назначение и область применения зубофрезерного полуавтомата 53А50: назовите его основные узлы и их назначение, движения. Опишите особенности расчёта и наладки станка на обработку косозубого колеса (на конкретном примере) [3. с. 219…227], [4, с. 289…297].

Опишите назначение, область применения и классификацию агрегатных станков. Объясните принцип агрегатирования станков, опишите основные преимущества по сравнению со специальными станками [2, с. 241…242], [3, с. 241…243], [4, с. 316…323].

Опишите назначение, область применения и классификацию электроэрозионных станков. Опишите конструктивные особенности и виды выполняемых работ [2, с. 234…239], [4, с. 334…340].

Опишите назначение и область применения станков для ультразвуковой обработки. Объясните принцип их действия. Укажите виды выполняемых работ [2, с. 239…240], [4, с. 340…341].

Назовите основные правила эксплуатации оборудования: транспортирование и монтаж, наладка станков, контроль геометрической и технологической точности, уход и обслуживание [2, с. 303…306], [4, с. 398…407].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ *

Конструкция и наладка станков с ПУ и роботизированных комплексов / Л.Н. Грачев и др. – М: Высш. школа, 1986.

Локтева, С.Е. Станки с программным управлением и промышленные роботы – М: Машиностроение, 1986.

Маеров, А.Г. Устройство, основы конструирования и расчет металлообрабатывающих станков и автоматических линий Учеб. пособие для техникумов. – М: Машиностроение, 1986.

Чернов, Н.Н. Металлорежущие станки: Учебник для техникумов. –4-е изд. – М: Машиностроение, 1988.

Фельдштейн, Е.Э. Режущий инструмент и оснастка станков с ЧПУ Справ, пособие. – Мн.: Выш. школа, 1988.


* Примечание. Все учебники имеются в библиотеке МГМК. Самый хороший — 3-й учебник, затем — 4-й.