# Вопросы письменного опроса «Сверлильный станок 2Н135»

Жданович В.В.

Дисциплина «Металлорежущие станки»

Вопросы письменного опроса


«Сверлильный станок 2Н135»

Назначение (виды выполняемых работ) и классификация сверлильных станков по типам Область применения названных типов сверлильных станков.

Вертикально-сверлильный станок 2Н135: основные узлы и их назначение (нарисуйте компоновочную схеыму). Движения в станке.

Имеется ли в приводе главного движения станка 2Н135 реверсивный механизм? Как осуществляется реверс главного движения? Отличается ли скорость обратной частоты вращения шпинделя от прямой?

Особенности установки инструмента в шпинделя сверлильного станка. Какая стандартная поверхность для этого используется (обозначьте ее)? Что предотвращает аварийный проворот инструмента в шпинделе станка? Как удаляется инструмент из шпинделя сверлильного станка?

Особенности конструкции шпинделя сверлильного станка, обеспечивающие передачу ему вращения и продольного перемещения.

Особенности наладки станка 2Н135 на нарезание резьбы метчиком (оснастка, подача, автоматизация цикла).

По кинематической схеме станка 2Н135 запишите: формулу расчета числа ступеней Сn коробки скоростей; уравнения наименьшей и наибольшей частоты вращения. Определите знаменатель геометрического ряда j частот вращения.

По кинематической схеме станка 2Н135 запишите: формулу расчета числа ступеней СS коробки подач; уравнения наименьшей и наибольшей подачи шпинделя. Определите знаменатель геометрического ряда j подач.

По кинематической схеме станка 2Н135 укажите назначение рукояток Р1…Р3. Рассчитайте, на какую величину L1…L3 перемещаются рабочие органы станка за один оборот этих рукояток. Назначение и особенности конструкций муфт М1…М3.

Назовите 4 режима работы механизма подач станка 2Н135. Опишите особенности работы механизма в названных режимах.

По кинематической схеме станка 2Н135 запишите уравнение:

наименьшей (наибольшей) частоты вращения шпинделя;

наименьшей (наибольшей) подачи шпинделя.